První dojmy z Apple Watch Series 4

Předminulý týden Apple představil dlouho očekávanou čtvrtou verzi jablečných hodinek Series 4. Protože jsem vlastnil verzi druhou, byl upgrade na nejnovější jasnou volbou. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu jsem ocenil zejména rozšířený monitoring srdce (EKG). Bohužel tuto funkci Apple zatím nezpřístupnil. Funkce nebude dostupná ani americkým zákazníkům hned od počátku, ale bude zpřístupněna později. Bohužel pro …